0 50 100 150 200 250

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

10^0

degree l degree-RMS in [m]

degree-RMS (prediction to L = 250)

Kaula (static field signal) hydrology (mean variation) Kaula (hydrology) scen2^{(*)} (qlt,white) scen2^{(*)} (full-scale) scen2^{(*)} (qlt,white,scaled) scen2^{(*)} (qlt,coloured) scen2^{(*)} (qlt,coloured,scaled)